part N 0 100 200 300 400

AA R

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 U+U 193 GeV U+U, cent. integrated Au+Au 200 GeV Au+Au cent. integrated Pb+Pb 2.76 TeV (CMS) Au+Au (PHENIX)

=193 GeV |y|<1 NNs STAR

(1S+2S+3S) ϒ (a)

part N 0 100 200 300 400

AA R

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 p+p stat. uncertainty CMS normalization common norm. syst. PHENIX normalization

(1S) ϒ (b)