0-60% 0-10% 10-30% 30-60% 0-2 2-4 4-10

Reconstruction Efficiencies

2−10

1−10

Centrality (GeV/c)_Tp

(1S) ϒ (2S) ϒ (3S) ϒ

(1S) ϒ (2S) ϒ (3S) ϒ

Tracking × Trigger × Acceptance Track dE/dx × Matching × E/p × /E (= total)

tower E×

STAR U+U 193 GeV |y|<1