(GeV/c) Tp 1 2 3 4 5 6 7 8

eσn∈

0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95

Single electron efficiency <3.0 cut eσ -1.2<n STAR U+U 193 GeV |y|<1

2 <150 MeV/c ee photonic, m 2 <50 MeV/c ee photonic, m Systematic uncertainty