[GeV/c] Tp 0 1 2 3

0.04 −

0.02 −

0 (a) 10-20%

Cu+Au 200 GeV

1v

[GeV/c] Tp 0 1 2 3

0.04 −

0.02 −

0 (b) 20-30%

|<1 η| + h ^- h

[GeV/c] Tp 0 1 2 3

0.04 −

0.02 −

0 (c) 30-40%

[GeV/c] Tp 0 1 2 3

0.04 −

0.02 −

0 (d) 40-50%

[GeV/c] Tp 0 1 2 3

0.04 −

0.02 −

0 (e) 50-60%

-uncorr.) T syst. uncert. (p +h^-h + syst. uncert. (EP) h

[GeV/c] Tp 0 1 2 3

0.004 − 0.002 − 0 0.002

0.004 (f)

1vΔ

1vΔ [GeV/c] Tp 0 1 2 3

0.004 − 0.002 − 0 0.002

0.004 (g)

[GeV/c] Tp 0 1 2 3

0.004 − 0.002 − 0 0.002

0.004 (h)

[GeV/c] Tp 0 1 2 3

0.004 − 0.002 − 0 0.002

0.004 (i)

[GeV/c] Tp 0 1 2 3

0.004 − 0.002 − 0 0.002

0.004 (j)