[GeV/c] Tp 0 1 2 3 4

0.06 −

0.04 −

0.02 −

0

|<1 η STAR | Cu+Au Au+Au

|<2 η Cu+Au |

PHSD+EF

+π^-π

+ h^- h + h^- h

Cu+Au syst. uncert. -uncorr.)

T (p +h -uncorr.)

T (p^-h (EP) +h

10-40% centrality

1v

(a)

[GeV/c] Tp 0 1 2 3 4

0.005 −

0

0.005

1vΔ

(x0.1) π PHSD+EF π PHSD

Cu+Au Au+Au (b)