0

0.05

0.1

0.15 (c) 0-30%

0

0.05

0.1

0.15

= 200 GeV NNs Au+Au,

(d) 30-80%

0 1 2

q/n_2v

0 0.05 0.1 0.15 π K S 0K p ϕ Λ Ξ Ω (a) 0-30%

(GeV/c) q/n_Tp

0 1 2

q/n_2v

0 0.05 0.1 0.15 (b) 30-80%

2 v_S^0

Fit to K

0 1 2

Data/Fit

0.6 0.8 1 1.2 (e)

0 1 2 0.6

0.8

1 1.2 (g)

0 1 2 0.6

0.8

1 1.2 (f)

0 1 2 0.6

0.8

1

1.2

Fit Error

(h)

(GeV/c) q/n_T p )^2 (GeV/c_q)/n_0-m_T(m