η -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

UTA

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04 = 200 GeV s , ^-π

+ ^+π→

+ p ↑p

η -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 〉z〈 〉x〈