[GeV/c] Tp 0 1 2 3 4 5 6 7 8

2 v HFe

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 {EP} 2 PHENIX v

min-bias

{2}_2v

min-bias

{4}_2v

High-Tower

{2}_2v {EP} 2v non-flow (p+p data)

(a)

=200 GeV NNs Au+Au

0-60% centrality