0 2 4 6

2v

0

0.2

0.4_0 π

2 <0.14 GeV/c eeM a)

1 2

0.1 0.15

(GeV/c) Tp 0.5 1 1.5 2 2.5 2 <0.3 GeV/c ee 0.14<M

)^-e^+ measured(e b)

0.5 1 1.5 2 2.5 2 <0.7 GeV/c ee 0.5<M

)^-e^+ simulation(e c)

0.5 1 1.5 2 2.5

2v

0

0.5

2 <0.8 GeV/c ee 0.76<M d)

(GeV/c) Tp 0.5 1 1.5 2 2.5

ϕ

2 <1.06 GeV/c ee 0.98<M e)

0.5 1 1.5 2 2.5

f)

2 <2.9 GeV/c ee 1.1<M