)^2

(GeV/c eeM 0 0.5 1 1.5

2v

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

Signal+Background Background

|< 1 eη | < 1 |

-e^+e|y

(e) > 0.2 GeV/c Tp