0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

Fε

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 7.7 GeV

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 11.5 GeV

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 19.6 GeV

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 27 GeV

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 39 GeV

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 62.4 GeV

PPε 0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.1 0.2 0.3 0.4

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 200 GeV

Global Fit

-0.5<y<0.5

±π-^±π Au+Au