0 0.2 0.4 0.6 0.8 a) 7.7 GeV

0 0.2 0.4 0.6

σ

b) 11.5 GeV

0 0.1 0.2 0.3 d) 27 GeV

S

〉 _{part} N〈 0 100 200 300 0 0.1 0.2 f) 62.4 GeV

〈

Au+Au

< 0.5 η

Poisson

Eff. Uncorrected Eff. Corrected NBD

0 0.2 0.4 c) 19.6 GeV

0 0.1 0.2 e) 39 GeV

〉 _{part} N〈 0 100 200 300 0 0.1 g) 200 GeV