-1 -0.5 0 0.5 1

-0.02 0 0.02

0-10%

p

-1 -0.5 0 0.5 1

-0.02 0 0.02 -π

39 GeV

-1 -0.5 0 0.5 1

-0.02 0 0.02

10-40%_{-1 -0.5 0 0.5 1}

-0.02 0 0.02

27 GeV

-1 -0.5 0 0.5 1

-0.02 0 0.02

1v

40-80%_{-1 -0.5 0 0.5 1}

-0.02 0 0.02

19.6 GeV

-1 -0.5 0 0.5 1

-0.02 0 0.02

-1 -0.5 0 0.5 1

-0.02 0 0.02

11.5 GeV

-1 -0.5 0 0.5 1

-0.02 0 0.02

-1 -0.5 0 0.5 1

-0.02

0 0.02

7.7 GeV y