0 2 4 6 8 0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

-310 ×

2 4 6 8 10 0 0.00001

0.00002

0.00003

0.00004

0.00005

0.00006

0.00007

0.00008

Initial Regeneration Initial+Regen. Hydro T=120 MeV Hydro T=165 MeV

0 2 4 6 8 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

-310 × Au+Au 200 GeV

2 4 6 8 10 0 0.00002

0.00004

0.00006

0.00008

0.0001

0.00012

0.00014

0.00016

(a) 0-60% (b) 0-20%

(c) 20-40% (d) 40-60%

(GeV/c) Tp

]^{-1}

[(GeV/c) T N/dydp 2Bd