Binding Energy (GeV)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

AA R

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

(1S) ϒ 0-10% Centrality

(2S+3S), 95% limit ϒ 0-60% Centrality

>5 GeV/c

T, p ψJ/ 0-10% Centrality

STAR Inclusive Quarkonium Measurements = 200 GeV, |y|<1 NNs Au+Au,