part N 0 50 100 150 200 250 300 350 400

AA,dA

(1S+2S+3S) R ϒ

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

(1S+2S+3S) ϒ STAR

= 200 GeV

NNs |<0.5_ϒ|y

STAR Au+Au STAR d+Au p+p Stat.+Fit Uncertainty Common Normalization Syst.

STAR Au+Au, Centrality Integrated Strickland-Bazow Model Emerick-Zhao-Rapp Model

(b)