)^2

(GeV/c eem 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12

Counts

0

10

20

30

40

50

60

= 200 GeV NNs Au+Au|<0.5, Run 10 ee|y

- - +N + +N

Comb. Background (CB) b CB + Drell-Yan + b (1S+2S+3S) ϒ + b CB + DY + b > coll <N × p+p

+ -N STAR Au+Au

|<1.0 ee = 200 GeV, |y NNs

30-60% centrality

(a)