ϒy -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

dAu (1S+2S+3S) R ϒ

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 (1S+2S+3S) dAu STAR R

STAR p+p Syst. Uncertainty PHENIX Shadowing, EPS09 (Vogt) )e Energy Loss (Arleo, Peign Energy Loss + EPS09

(b)