(GeV/c) Tp 0 1 2 3 4 5 6

θλ

-1 -0.8

-0.6

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

+0.18 T -0.16*p /ndf: 1.5/4 2χ

+X ψ J/ → p+p

= 200 GeV s |y|<1

helicity frame

STAR data, |y|<1 PHENIX data, |y|<0.35 COM + CSM - direct NLO

Feed-down

+ approx. + CSM - direct NLO