(GeV/c)

assoc Tp 0 2 4 6 8 10 12 14 16

ASσ Awayside Gaussian Width

-110

1

< 15 GeV/c

jet,rec T 10 < p

< 40 GeV/c

jet,rec T 20 < p

Au+Au, 0-20% p+p detector uncertainty uncertainty 3 and v 2v trigger jet uncertainty

YaJEM-DE Au+Au p+p

= 200 GeV NNs