0 1 2 3 4

2v

0 0.05 0.1 0.15

0.2 7.7 GeV Au+Au, 0-80% p p pp-

0 1 2 3 4

2vΔ

0 0.05 0 1 2 3 4

2v

0 0.05 0.1 0.15

0.2 11.5 GeV

0 1 2 3 4

2vΔ

0 0.05

(G Tp

0 1 2 3 4

2v

0 0.05 0.1 0.15

0.2 27 GeV

0 1 2 3 4

2vΔ

0 0.05

eV/c)

0 1 2 3 4

2v

0 0.05 0.1 0.15

0.2 39 GeV

0 1 2 3 4

2vΔ

0 0.05