〉 part N〈 0 20 40 60 80 100

)^2

/ dT)

〉_Tp〈 (d^2 / ( T

〉_{t, j} pΔ _{t, i} pΔ〈

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014 : 0.35-2.0 GeV/c tp : 0.40-2.0 GeV/c tp : 0.50-2.0 GeV/c tp : 0.80-2.0 GeV/c tp : 0.40-0.8 GeV/c tp : 0.80-1.2 GeV/c tp : 1.20-1.6 GeV/c tp

Cu+Cu 200 GeV