〉 _{part} N〈 0 50 100 150 200 250 300 350

(%) 〉〉 _t p〈〈

〉 _{t, j} pΔ _{t, i} pΔ〈

0 1 2 3 4 5 6 7_{Data}

UrQMD AMPT Default AMPT Melting HIJING No JQ HIJING JQ

Au+Au 200 GeV

(a) 〉 _{part} N〈 0 20 40 60 80 100

]^2

[(MeV/c)

〉 _{t, j} pΔ _{t, i} pΔ〈〉 / 2

part N〈

0 1 2 3 4 5 6 7

(b)

Cu+Cu 200 GeV

〉 _{part} N〈 0 100 200 300

(%) 〉〉 _t p〈〈 〉 _{t, j} pΔ _{t, i} pΔ〈〉/2_{part}N〈

0 5 10 15 20 25 (c)

〉 _{part} N〈 0 20 40 60 80 100

(%) 〉〉 _t p〈〈 〉 _{t, j} pΔ _{t, i} pΔ〈〉_{part}

0.5N 〈

0 5 10 15 20 25 (d)