〉 _{part} N〈 0 50 100 150 200 250 300 350

]^2 [(MeV/c)

〉_{t,j}pΔ _{t,i}pΔ〈

0 200 400 600 800 Cu+Cu 200 GeV

Au+Au 200 GeV

Cu+Cu 62.4 GeV

Au+Au 62.4 GeV (a)

〉 _{part} N〈 0 50 100 150 200 250 300 350

]^2 [(MeV/c)

〉_{t,j}pΔ _{t,i}pΔ〈 2 〉 part N〈

0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

(b)

〉 _{Part} N〈 0 50 100 150 200 250 300 350

(%) 〉〉 _t p〈〈

〉 _{t, j} pΔ _{t, i} pΔ〈

0 1 2 3 4 5 6 7

(c)

〉 _{part} N〈 0 50 100 150 200 250 300 350

(%) 〉〉 _t p〈〈 〉 _{t, j} pΔ _{t, i} pΔ〈〉 / 2

partN〈

0 5 10 15 20 25

(d)