0 0.5 1 1.5 2 0 0.05 0.1 0.15 0.2 (a1) 7.7 GeV

STAR data AMPT default UrQMD

0 0.5 1 1.5 2 0 0.05 0.1 0.15 0.2 (b1) 11.5 GeV

AMPTSM(3mb) AMPTSM(10mb)

0 0.5 1 1.5 2 0 0.05 0.1 0.15 0.2 (c1) 39 GeV

Fitting lines AMPT default UrQMD

0 0.5 1 1.5 2 0 0.05 0.1 0.15 0.2 (d1) 200 GeV

AMPTSM(3mb) AMPTSM(10mb)

0 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2 2.5^{(a2)Data/AMPT default}

Data/UrQMD

0 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2 2.5 (b2)

Data/AMPTSM(3mb) Data/AMPTSM(10mb)

0 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2 2.5 (c2)

0 0.5 1 1.5 2 0.5 1 1.5 2 2.5 (d2)

(GeV/c) Tp

{4} 2v Ratio