0 500 1000 1500 -8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 10

-8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 10 (a) 7.7 GeV (b) 11.5 GeV (c) 19.6 GeV

raw chN 0 500 1000 1500 -8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 10

0 200 400 0 200 400 0 200 400 -8 10 -7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 10 (d) 27 GeV (e) 39 GeV

Data Glauber MC 40-80% 10-40% 0-10%

)^{raw}_{ch} /dN evts

)(dN

evts

(1/N