(GeV/c) Tp 0 2 4 6 8

)^2 /GeV 2 dy (c Tdp_Tpπ N/2 2d

-9 10

-7 10

-5 10

-3 10

-1 10 10 210^+π^-π

(PHENIX)

+K^+K (PHENIX)

-K^-K T low p ±π ϕ 0.05 × (PHENIX) η 0.1 × (PHENIX) ψJ/ scaling T PHENIX m Tsallis Blast-wave

= 200 GeV (MinBias) NNs Au + Au

0.02 ×’η 0.001 ×ω

0.1 ×’ψ