Transverse momentum (GeV/c)

1 2 3

Efficiency

0.2

0.4

0.6

0.8

1 = 200 GeV (MinBias) NNs Au + Au

(a) TPC tracking TOF matching

TPC ndEdx

TPC ndEdx × TOF matching × TPC tracking

Transverse momentum (GeV/c)

1 2 3

Ratio to MB

0.5

1 (c) MinBias

0-10% MinBias

10-40% MinBias

40-80%

1 2 3 (b) (TOF) β1/ (TPC) eσn 0.8 × (TPC) eσ n× (TOF) β1/

momentum (GeV/c)

1 2 3

(d)

MinBias

0-10% MinBias

10-40% MinBias

40-80%