-10 0 10

counts

1

10

210 2 : 0-4 GeV/c eeM

)_{±±}-B ±±(N σ)/_{±±}-B_{±±}(N

-10 0 10 1

10

210 2 : 0-1 GeV/c eeM

-10 0 10 1

10

210 2 : 1-2 GeV/c eeM