y -0.5 0 0.5

(%) 1v

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4_{Au+Au 200GeV}

±π S 0 K_± K y -0.5 0 0.5

(%) 1v

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 10%-70%

p p