〉η/d_{ch} dN〈 10^210^310

{2,LS} 2 - v {2,CI} 2v

-0.004

-0.002 0 0.002

0.004

62.4 GeV Au+Au Cu+Cu

〉η/d_{ch} dN〈 10^210^310

{2,LS} 2 - v {2,CI} 2v

-0.004

-0.002 0 0.002

0.004

Au+Au Cu+Cu

200 GeV