ηΔ,ϕΔ/d_JdN

0 0.02

0.04

0.06 a) Cu+Cu(0-60%) 62GeV ϕΔ ηΔ

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

0

0.02

0.04

0.06

b) Au+Au(0-80%) 62GeV ϕΔ ηΔ

ηΔ,ϕΔ -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 ηΔ,ϕΔ/d_JdN

0 0.05 0.1 0.15

0.2 e) Au+Au(40-80%) 200GeV ϕΔ ηΔ

ηΔ,ϕΔ -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 0

0.05

0.1

0.15

0.2 f) Au+Au(0-12%) 200GeV ϕΔ ηΔ ηΔ,ϕΔ -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 ηΔ,ϕΔ/d_JdN

0 0.05 0.1 0.15

0.2 c) d+Au(0-95%) 200GeV ϕΔ ηΔ

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 0 0.05 0.1 0.15

0.2 d) Cu+Cu(0-60%) 200GeV ϕΔ ηΔ