η -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

2v

0 0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07 22.4 GeV Cu+Cu Collisions STAR data(0-60%) PHOBOS data(0-40%) AMPT (default) AMPT (string melting) UrQMD