(GeV/c) Tp 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

2v

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3 Cu+Cu Collisions(0-60%) : 200GeV

{TPC} 2v : 200GeV

{FTPC} 2v : 62.4GeV

{FTPC} 2v 22.4 GeV AMPT (default) AMPT (string melting) UrQMD