adc0

200 400 600 counts (arb. units)

0 0.5 1

1.5 2 a)

adc0 threshold

180 185 190 195 200

2χ

0

10

20

30 b)

(GeV/c) Tp 2 4 6 8 counts (arb. units)

1 10 210 310 410 510 c) VPD VPD + adc0 cut

adc0

0 200 400 600 counts (arb. units)

0

1

2

3

4 d) data simulation