10^210

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

this work RHIC SPS AGS SIS J. Cleymans et al

[GeV] NNs 10^210 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Temp [GeV] [GeV] Bμ