(GeV) ch Freeze-out temperature, T

0.05

0.10

0.15

0.20

(GeV) Bμ 0.01 0.1

Sγ Strangeness saturation factor,

0.5

1.0

1.5

2.0

η/d ch dN 1 10 100 -2 10^{-1}10

0.05

0.10

0.15

0.20

SIS Au+Au

AGS Au+Au

SPS Pb+Pb

RHIC Au+Au & Cu+Cu

RHIC Au+Au (9.2GeV)

1 10^210

0.5

1.0

1.5

2.0 p+p 200 GeV

Cu+Cu200 GeV 62.4 GeV

Au+Au

200 GeV 62.4 GeV 9.2 GeV sγ _{ch} T