η/d ch dN 1 10^210

(GeV) Sμ, _Bμ

0.00

0.05

0.10

p+p 200 GeV

Cu+Cu 200 GeV 62.4 GeV

Au+Au200 GeV 62.4 GeV

Bμ _Sμ