(GeV)

NNs

3 4 56 10 20 30 100 200

2σκ

1

2 STAR Data AMPT AMPT(SM) Hijing Therminator UrQMD

Au+Au Collisions

<0.8 (GeV/c) T 0.4<p |y|<0.5

Future Critical Point Search

720 420 210 54 20 10

(MeV) Bμ