0 100 200 300 400 σS

0

1

2 Data Lattice UrQMD 19.6 GeV 62.4 GeV 200 GeV (a)

part N 0 100 200 300 400

2σκ

0

2

4 (Hijing+Geant)-Hijing (b)

part N 0 100 200 300 400

2σκ

0 1 2 3 UrQMD: (c)

Net-Baryon W Decay p N Δ W/O Decay p N Δ AMPT AMPT(SM) Hijing Therminator

σS 2σκ 2σκ

> part

Average Number of Participant <N