Counts (KeV/cm) 〉 dE/dx 〈

A

C 2.95 3 3.05 3.1 0 50 100 150 200 250 300 350

signal candidates rotated background signal+background fit

2.95 3 3.05 3.1 0 20 40 60 80 100 120 140

signal candidates rotated background signal+background fit

)^2

Invariant mass (GeV/c

+π +

He^3 ) 2 Invariant mass (GeV/c -π He + 3

0 1 2 3 4 0

10

20

30 He^3 π 〉 dE/dx 〈 Expected

-0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0 100 200 300 400 rigidity>1 GeV/c He^3 He^3

He) 3 Rigidity (GeV/c) z(

Counts

Counts

B

D