0 0.5 1 1.5 2 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12_{(a2) 0-20%}

0 0.5 1 1.5 2

(a3) 20-60%

0 0.5 1 1.5 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12 (b2) 0-20%

0 0.5 1 1.5

(b3) 20-60%

(GeV/c) q/n_Tp )^2 (GeV/c_qn⁄ - m) _T(m

q/n_2v

0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.02

0.04

0.06

0.08 (a1) 0-60%

S 0K Λ Ξ scaling qn

(GeV/c) q/n_Tp

0 0.5 1 1.5 2 0 0.02

0.04

0.06

0.08 (b1) 0-60%

)^2

(GeV/c qn⁄ - m) T(m