(GeV/c) Tp 0 0.5 1 1.5 2

2v

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

S 0K Λ Ξ

(a1) 0-60%

)^0

-m (CeV/c Tm

(a)

)^2

- m (GeV/c Tm 0 0.5 1 1.5 2 0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

(b1) 0-60%

)^2

- m (GeV/c Tm

(b)