)^2c/V Ge( _{γγ}m 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 max/ Counts

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 ηp+p 1 HighTower› c/V < 5 Ge Tp 4 <

(a)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

)^2c/VGe( Position

0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 (b)

ηm

MinBias 1 HighTower› 2 HighTower›

Data MC

)c/V Ge( _Tp 0 2 4 6 8 10 12 14 16

)^2c/VGe( Width

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 (c)