)^2c/V Ge( _{γγ}m 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

)^2c ^{1−}V

Probability density (Ge

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 c/V Ge < 2 Tp 1 < c/V Ge < 8 Tp 7 < c/V < 16 Ge Tp 15 <

window 0π