(GeV/c) outq

0 0.05 0.1 0.15

)_{out} C ( q

0.8 1 1.2 1.4 : 0.15 - 0.25 GeV/c T 0-60 % , k

(GeV/c)

sideq

0 0.05 0.1 0.15

) side

C ( q

0.8

1

1.2

1.4

(GeV/c)

long q 0 0.05 0.1 0.15

) long

C ( q

0.8 1 1.2 1.4