)^2

) (GeV/c π )-M(K sππ M = M(K Δ 0.14 0.15 0.16

Counts

0 100 200 300 (a)

D* candidates signal candidates background (wrong sign) background (side band)

)^2

) (GeV/c π M(K 1.7 1.8 1.9 2 0

200

400 600 (b)^{candidates} 0 D side band

(GeV/c) Tp 0 2 4 6 8 10

10

410 D* candidates background signal (c)