/dy/2) pp inel

>)/(dN

part

/dy/<N AA (dN

1 10^210 1 2 3 4 5 6 7 = 200 GeV NNs -K Λ ϕ ϕ Ξ+Ξ Au+Au Cu+Cu

> part

Average Number of Participating Nucleons <N

1 2 3 45 10 20 100 200 1 2 3 4 5

Au+Au Cu+Cu

= 200 GeV NNs

= 62.4 GeV NNs Au+Au Cu+Cu ϕ