[GeV] NNS 1 10^210^310

[MeV] kin , T chT

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 STAR pp chT EOS kinT elem. Becattini et al. chT Becattini et al. chT Andronic et al. chT

SIS chT SIS_{kin}T AGS chT AGS kinT SPS chT SPS_{kin}T

STAR chT STAR kinT