0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -4 10

-3 10

-2 10

-1 10

1 : d+Au 200 GeV, min-bias p

dE/dx Blast-Wave Gaussian p Exponential p TOF

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 -3 10

-2 10

-1 10

1

10 : Au+Au 62.4 GeV, 0-5% p

dE/dx Blast-Wave Gaussian p Exponential 3p TOF [GeV/c] p

]^{-2} dy) [(GeV/c) dp pπ N / (2 2d